-- Row Level Security als zweite Verteidigungslinie (docs/SPEC.md §2).
-- Primäre Isolation ist der Tenant-Guard in src/server/db.ts.
--
-- Aktivierungsstand: Policies sind definiert; die App verbindet sich aktuell
-- noch als Tabellen-Owner (Policies greifen für Owner ohne FORCE nicht).
-- Härtungs-Iteration (SPEC §11 Punkt 8): App-Verbindung auf die Rolle
-- "isms_app" umstellen und app.tenant_id pro Transaktion setzen — dann sind
-- die Policies scharf. FORCE wird bewusst nicht gesetzt, damit Migrationen,
-- Seeds und der mandantenübergreifende Login-Lookup als Owner funktionieren.

-- Eingeschränkte Anwendungsrolle (für die Härtungs-Iteration)
DO $$
BEGIN
  IF NOT EXISTS (SELECT FROM pg_roles WHERE rolname = 'isms_app') THEN
    CREATE ROLE isms_app NOLOGIN NOBYPASSRLS;
  END IF;
END
$$;

GRANT USAGE ON SCHEMA public TO isms_app;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO isms_app;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public
  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLES TO isms_app;

-- RLS auf allen mandanten-gebundenen Tabellen
ALTER TABLE "users" ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE "roles" ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE "audit_logs" ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Isolation: Zugriff nur auf Zeilen des in app.tenant_id gesetzten Mandanten
CREATE POLICY tenant_isolation ON "users"
  USING ("tenant_id" = current_setting('app.tenant_id', true));
CREATE POLICY tenant_isolation ON "roles"
  USING ("tenant_id" = current_setting('app.tenant_id', true));
CREATE POLICY tenant_isolation ON "audit_logs"
  USING ("tenant_id" = current_setting('app.tenant_id', true));
